Sommaire

MUR-RIDEAU GRILLE ET BANDE FILANTE	p. 4
MUR-RIDEAU GRANDES DIMENSIONS ET PHOTOVOLTAÏQUE	p. 36
VERRIÈRE ET FAÇADE GRILLE ET BANDE FILANTE	p. 62
FAÇADE MODULAIRE À MISE EN ŒUVRE RAPIDE	p. 76
MUR-RIDEAU AVEC MISE EN ŒUVRE DE MODULES PAR L’INTÉRIEUR	p. 84
MUR-RIDEAU ASPECT CADRE VEC OU VEP	p. 100
Finitions	p. 120
Services	p. 122

1202 KADRILLE

Tertiaire, bâtiments publics, commerce

01
02
03
04
05

Principe de base	p. 7
Principe d’ouverture	p. 8-9
Principales coupes de principe	p. 10-23
Certifications	p. 24-25
Chantiers Portfolio	p. 26-35

Mur-rideau grille

et bande filante

Assurances FILHET-ALLARD
Architecte : Luc-Arsène HENRY

Médiathèque de Douarnenez
Architecte : CRAS Architecture - M. Lermine

Principe de base

01

1202 Kadrille Aspect grille & bande filante

Vu par l’architecte

Applications principales : tertiaire, bâtiments publics, commerce
• Aspect grille lignes horizontales et verticales
• Bandes filantes horizontales
• Aspect cadres
• Intégrations des brise-soleil KALUMEN
• Intégration d’ouvrants visibles : - Fenêtre à la Française & oscillo-battante - Soufflet - Fenêtre à l’Italienne - Basculant - Porte d’entrée - Parallélogramme
• Intégration d’ouvrants invisibles : - Fenêtre à la Française & oscillo-battante - Soufflet - Fenêtre à l’Italienne - Accès pompiers
• Façades jusqu’à 7,20 m de haut sans appui intermédiaire
• 50 mm de vue d’aluminium
• 26 capots de finition extérieure
• Prise de vitrage de 4 à 40 mm
• Isolation acoustique jusqu’à 40 dB
• Performance énergétique évolutive
• Solution commercialisée suivant les normes européennes en vigueur
• Conforme aux exigences du DTU 33.1

02

Principe d’ouverture

1

• Ouvrant à l’italienne

3

• Ouvrant oscillo-battant

5

• Porte d’entrée

2

• Ouvrant à la française

4

• Coulissant

03

Principales coupes de principe

Coupe horizontale sur montant

Échelle : 1/2

A

Coupe verticale sur traverse

B

Coupe horizontale sur angle à 90°

Coupe horizontale sur angle à 135°

Coupe horizontale ouvrant à l’Italienne

Coupe horizontale sur ouvrant soufflet

Coupe horizontale à la française

Coupe horizontale grille avec reconstitution

Coupe horizontale sur coulissant

Coupe verticale sur coulissant

Coupe horizontale Solution mur-rideau et aspect VEP

Coupe verticale ouvrant Solution mur-rideau et aspect VEP

Coupe verticale Solution mur-rideau et aspect VEP

04

Certifications

Essais AEV & AEVM
Mur-rideau Serrage avec montant 868 402
Dim. 2,00x2,45 m
Vitrage 20 mm (4/12/4)
Rapport Socotec N°29052001 du 14/02/2001
Ensemble composé de châssis fixe + oscillo-battant
Dim. 2,45x2,68 m
Vitrage fixe 20 mm (4/12/4) & ouvrant 20mm (6/10/4)
Rapport Apave N° 30082000 du 29/03/2001
Bande filante composée de châssis fixe + italienne
A*3 EE V*2
Dim. 2,70x2,30 m
Vitrage isolant
Rapport Apave N° 210596AA du 21/05/1996
Bande filante composée de châssis fixe + italienne
Dim. 2,45x2,68 m
Vitrage vision 24 mm (8/10/6) & allège fixe panneau 37 mm
Rapport Socotec N°020698 du 02/04/1998
Grille composée de 3 trames + italienne
A*E R*7
Dim. 4,10x4,00 m
Vitrage courant & ouvrant 28 mm (4/18/6), central & bas 28 mm (44.2/10/44.2), parties opaques panneau 26 mm
Rapport CSTB N° CL06-26003589/A du 31/05/2007
Bande filante composée de 3 trames + italienne
A*3 R*7
Dim. 4,10x4,00 m
Vitrage courant & ouvrant 28 mm (4/18/6), central & bas 28 mm (44.2/10/44.2), parties opaques panneau 26 mm
Rapport CSTB N° CL06-26003589/B du 31/05/2007
Essais acoustiques
Grille
Dim. 2.74x2.97 m
Rapport CSTB N° AC09-26019854/1 du 10/12/2009 (10 tests)
Test n° 01 : RwCtr 29dB
Vitrage 24 mm (4/14/6)
Test n° 02 : RwCtr 30dB
Vitrage 24 mm (4/14/6)
Masse lourde dans capots d’habillage
Test n° 03 : RwCtr 31dB
Vitrage 29 mm (4/16/44.2 Silence)
Test n° 04 : RwCtr 33dB
Vitrage 32 mm (6/16/10)
Test n° 05 : RwCtr 35dB
Vitrage 33 mm (44.2 Protect/16/44.1 Silence)
Test n° 06 : RwCtr 36dB
Vitrage 33 mm (44.2 Protect/16/44.1 Silence)
Masse lourde
Test n° 07 : RwCtr 37dB
Vitrage 35 mm (10/16/44.2 Silence)
Test n° 08 : RwCtr 38dB
Vitrage 35 mm (10/16/44.2 Silence) - Masse lourde
Test n° 09 : RwCtr 39dB
Vitrage 39 mm (44.2 Silence/20/64.2 Silence)
Test n° 10 : RwCtr 40dB
Vitrage 39 mm (44.2 Silence/20/64.2 Silence)
Masse lourde
Bande filante
Dim. 2.74x2.97 m
Rapport CSTB N° AC09-26019854/1 du 10/12/2009 (1 test)
Test n° 11 : RwCtr 39dB
Vitrage 39 mm (44.2 Silence/20/64.2)
Essais mécaniques
Rapport d’essais d’arrachement et de résistance
Arrachement et mesure de couple de surtorsion sur vis 110 216 - 110 217 - 110 218
Rapport SFS N° 12JMG15.96 du 19/02/1996 & N° 12/PE/61/93 du 15/10/1993
Accrochage sur mur-rideau
Rapport CETE N° M90/5144 du 05/04/1990
Arrachement vis 110 216 et 110 217
Rapport SFS N° GJEM 31-05 du 06/06/2005
Rapport d’essais aux chocs
Grille composée de 3 trames + italienne
I5/E5
Dim. 4,10x4,00 m
Vitrage courant & ouvrant = 28 mm (4/18/6), central & bas = 28 mm (44.2/10/44.2), parties opaques = panneau 26 mm
Rapport CSTB N°CL06-26003588/A du 31/05/2007
Bande filante composée de 3 trames + italienne
A3 R7
Dim. 4,10x4,00 m
Vitrages courant & ouvrant = 28 mm (4/18/6), central & bas = 28 mm (44.2/10/44.2), parties opaques = panneau 26 mm
Rapport CSTB N°CL06-26003588/B du 31/05/2007
Rapport d’essais de voilement, résistance et arrachement
Sur châssis oscillo-battant 1 Vantail
Dim. 1,40x1,20 m. Vitrage 24 mm (8/10/6) Rapport Apave N° 240102 du 24/01/2002
Rapport d’essais d’endurance (charge 110 kg)
Essai 10000 cycles sur châssis ouvrant française 1V affleurant
Dim. 1,260x1,975 m.
Rapport SAVIO du 19/02/1996

05

Chantiers Portfolio

Club Fitness Clubfit
Architecte : Carlos M.C. Chaves

Centre commercial E. Leclerc
Architecte : Alain Martin

Collège Le Hérault de Saint-Herblain
Architecte : BCL Architecte

Hôtel Oscar Room Mate
Architecte : Guillermo García-Hoz

Hôtel Aquapura Douro
Architecte : Luís Rebelo de Andrade

Piscine Municipale du Grau du Roi
Architecte : Robert De Busni - Atelier Sequana

Médiathèque de Douarnenez
Architecte : CRAS Architecture - M. Iermine

CCI d’Evreux
Architecte : ENIA

Assurances Filhet-Allard
Architecte : Luc-Arsène Henry

Casino Barrière
Maître d’œuvre : Wilmotte associés - Suzanne Ung

Restaurant U du Crous Architecte : ACAUM

AA110

Façade et verrière grandes dimensions
Tertiaire, bâtiments publics, commerce

01
02
03
04
05
06

Principe de base	p. 39
Principe d’ouverture	p.40-41
Principales coupes de principe	p. 42-53
Principales coupes de principe-Trusswall	p. 54
Certifications-Trusswall	p. 55
Chantiers Portfolio	p. 56-61

Mur-rideau

grandes dimensions
et photovoltaïque

Aéroport Lyon Saint-Exupery
Architecte : Cabinet CRB Architecte

Aéroport Lyon Saint-Exupery
Architecte : Cabinet CRB Architecte, Richard Bergeret

AA110 Façade et verrière grande dimension

Applications principales : tertiaire, bâtiments publics, commerce
• Privilégie les apports en luminosité
• Façades et verrières sans rupture de lignes
• Structure à forte résistance mécanique
• Façades et verrières à larges trames horizontales et verticales
• Aspect grille à remplissages verriers ou opaques
• Intégration de solutions complètes photovoltaïques
• Intégration des brise-soleil KALUMEN
• Intégration d’ouvrants visibles : - Fenêtre à la Française & oscillo-battante - Soufflet - Fenêtre à l’Italienne - Basculant - Baies coulissantes - Portes d’entrée - Parallélogramme
• Façades jusqu’à 9,50 m de haut sans appui intermédiaire
• 65 mm de vue d’aluminium
• 24 capots de finition extérieure
• Capots spécifiques pour reprise de cloisons intérieures
• Prise de vitrage jusqu’à 50 mm
• Solution commercialisée suivant les normes européennes en vigueur
• Conforme aux exigences du DTU 33.1
• Conforme aux exigences de la réglementation thermique 2012

Coupe horizontale sur épine

Coupe horizontale ouvrant à l’italienne

Coupe horizontale sur ouvrant oscillo-battant

Détail liaison latérale

Coupe horizontale sur façade à facettes

Coupe verticale sur partie basse

AA110 Trusswall Forte inertie et grande portée

Version grille

Version bande verticale Double peau

Version bande filante Capot serreur creux

FAÇADE AA110 TRUSSWALL Essais AEVM
Façade grille
Montant/traverse - traverse/traverse
AE RE1200 750Pa E5/I5
Dim. 4,50x6,00 m
Rapport IFT Rosenheim N° 155 33569U du 28/01/2010

AA110 TRUSSWALL - Mur-rideau grandes dimensions et photovoltaïque

06

AA110 ASPECT VEP Lycée Galliéni - Maître d’œuvre : Vasconi Associés Architectes

AA110 PHOTOVOLTAÏQUE Lycée Grésivaudan - Maître d’œuvre : Conseil Général Rhône-Alpes

AA110 TRUSSWALL Aéroport Lyon Saint-Exupéry - Architecte : Richard Bergeret, CRB Architectes

AA110 TRUSSWALL ODEP - Architecte : Az-el-arab Scally

Salle des associations de Sainte-Anastasie
Maître d’œuvre : M2D’Architectes

AA100

01
02
03
04

Principe de base	p. 65
Variété des formes architecturales	p. 66
Principe d’ouverture	p.67
Principales coupes de principe	p. 68-75

Verrière et façade

grille & bande filante

FNAC - Dames de France
Maître d’oeuvre : Philippe Pous
& Agence Antoine Garcia-Diaz

Bibliothèque de Marseille
Architecte : AFA - Adrien Fainsilber & associés

AA100 Façade et verrière aspect grille & bande filante

Applications principales : tertiaire, bâtiments publics, commerce
• Utilisation en façade verticale et/ou verrière
• Aspect grille et bande filante horizontale
• Façade mur-rideau VEK (vitrage extérieur décalé)
• Façade mur-rideau à haute isolation thermique (HI)
• Façade mur-rideau retardement au feu
• Pyramides et verrières
• Intégration possible d’ouvrants dans les verrières
• 50 mm de vue d’aluminium
• Prise de vitrage jusqu’à 50 mm en standard
• Prise de vitrage jusqu’à 60 mm dans la version Haute Isolation Thermique (HI)
• Drainage et ventilation invisibles et antisalissures
• Ucw jusqu’à 0,7Wm²K (version HI)
• Inertie jusqu’à 1404 cm4 sans renfort et 2 315 cm4 avec renfort alu
• Façade de 45° à 90°
• Joints identiques intérieur/extérieur sur montant et traverse
• Poids de remplissage 350 kg en standard (reprise de poids supérieure sur consultation)
• Drainage en cascade ou par volume
• Montage en percussion ou pénétrant (sans usinage sur les montants)
• Solution commercialisée suivant les normes européennes en vigueur
• Conforme aux exigences du DTU 33.1
• Conforme aux exigences de la réglementation thermique 2012

Variété des formes architecturales

FAÇADES À DRAINAGE PAR MODULE

• Façade Lisse

• Façade à facettes

• Façade arrondie

• Façade incurvée

FAÇADES À DRAINAGE EN CASCADE

• Façade et verrière

• Ensemble façade et verrière à angles droits

• Ensemble façade et verrière à angles cassés

• Façade pyramidale

• Façade et verrière victorienne

• Façade lisse et verrière à pans coupés

Coupe verticale sur verrière

Coupe verticale sur ouvrant de verrière

AA210 MODULAIRE

Tertiaire, bâtiments publics et commerce

01
02
03

Principe de base	p. 79
Principales coupes de principe	p. 80-82
Chantiers Portfolio	p. 83

Façade modulaire

à mise en œuvre rapide

Aéroport d’Alger
Maître d’oeuvre : ADP International

Aéroport d’Alger
Maître d’oeuvre : Aéroports de Paris International

AA210 Modulaire Façade à mise en œuvre rapide et rénovation des bâtiments

Applications principales : tertiaire, bâtiments publics, commerce
• Solution idéale pour la rénovation de bâtiments occupés
• Aspect grille horizontale et verticale
• Bande filante horizontale et verticale
• Aspect VEC ou VEP (vitrage extérieur collé ou pareclosé)
• Intégration d’ouvrants visibles : - Fenêtre à la française & oscillo-battante - Soufflet - Baie coulissante - Porte d’entrée
• Intégration d’ouvrants invisibles : - Fenêtre à l’Italienne
• Vue d’aluminium de 90 mm identique intérieur / extérieur
• Prise de vitrage jusqu’à 40 mm
• Isolation acoustique jusqu’à 40 dB
• Interventions limitées sur le chantier
• Solution commercialisée suivant les normes européennes en vigueur
• Conforme aux exigences du DTU 33.1
• Conforme aux exigences de la réglementation thermique 2012

Coupe verticale ouvrant à l’italienne

1461

Tertiaire, hôpitaux et bâtiments publics

Principe de base	p. 87
Principales coupes de principe	p. 88-95
Certifications	p. 96
Chantiers Portfolio	p. 97-99

Mur-rideau avec mise en œuvre

de modules par l’intérieur

Nouvel hôpital civil de Strasbourg
Vasconi Associés Architectes
M. Lamblin

Nouvel hôpital civil de Strasbourg
Vasconi Architectes Associés
M. Lamblin

1461 Façade - Mise en œuvre de modules par l’intérieur

Applications principales : tertiaire, hôpitaux et bâtiments publics
• Système conçu pour réaliser des façades modulaires à bandes filantes horizontales
• Solution aux contraintes sismiques
• Vue réduite d’aluminium - 60 mm jonction de modules fixes - 90 mm jonction entre modules fixes et ouvrants
• Mise en œuvre des vitrages par l’intérieur du bâtiment
• Possibilité de mixer des modules vitrés avec des modules avec remplissages opaques (type Reynobond)
• Large choix d’ouvertures semi visibles : fenêtre à la française & oscillo-battante, soufflet, fenêtre d’accès pour les pompiers

Produit disponible sur consultation

• Détail sur montants

• Détail sur traverses

• Détail sur angle à 90°

Image virtuelle

Coupe verticale sur grille

Coupe verticale sur ouvrant

Coupe horizontale sur traverse

Coupe horizontale sur ouvrants

Essais AEV
Mur-rideau avec châssis fixe
Dim. 2,50x2,50 m
Vitrage 24 mm
Rapport Apave N° 04-11-03 du 25/10/2001
Mur-rideau avec ouvrant française + fixe latéral
Dim. 2,66x1,42 m
Vitrage Fixe = 30 mm
Ouvrant = 38 mm
Rapport Apave N° 03-05-04 du 23/04/2004
Ouvrant française 1 Vantail
A*3 E*7A V*C3
Dim. 0,93x1,63 m
Vitrage 24 mm (4/16/4)
Rapport Apave N° 01 du 23/10/2004
Rapport IFT Rosenheim N° 155 33569U du 28/01/2010

1204 FAÇADE

Tertiaire, commerce et lieux publics Vitrage extérieur collé (VEC) Vitrage extérieur parclosé (VEP)

Principe de base	p. 103
Principales coupes de principe	p. 104-113
Certifications	p. 114-115
Chantiers Portfolio	p. 116-119

aspect cadre VEC ou VEP

Ministère des Finances d’Alger
Bureau d’études : BEREG - Maître d’œuvre : SNC Lavalin

Suisse Assurances
Architecte : ORY Mme Piroton

Mur-rideau 1204 VEC ou VEP

Applications principales : tertiaire, commerce et lieux publics
• VEP : vitrage extérieur pareclosé
• VEC : vitrage extérieur collé
• Joint creux horizontal et vertical de 20 mm
• Aspect façades miroirs sans vue d’aluminium
• Aspect façades cadres avec vue d’aluminium de 34 mm périphérique
• Intégration homogène de cassettes en aluminium Reynobond
• Façades planes ou à facettes
• Façades jusqu’à 6,40 m de haut sans appuis intermédiaires
• Ouvrants invisibles : - à l’italienne, jusqu’à 100 kg et 15° d’ouverture - ouvrant pompier - ouvrant à l’anglaise
• Portes d’entrée : - Porte KANADA, porte testée 1 million de cycles - Porte K190, porte grand trafic, garantie à vie (assemblage des ouvrants)
• Fixation de brise-soleil KALUMEN directement sur la structure
• Conforme aux exigences de la réglementation thermique 2012
• Commercialisation sous Avis Technique du C.S.T.B (ATE & DTA en cours)

Coupe horizontale mur-rideau VEC (vitrage extérieur collé)

Coupe verticale sur traverse Mur-rideau VEC (vitrage extérieur collé)

Coupe horizontale sur mur-rideau VEC angle à 90°

Coupe horizontale sur mur-rideau VEC angle à 135°

Coupe horizontale sur mur-rideau VEC avec ouvrant caché à l’italienne

Coupe horizontale sur mur-rideau VEC à facettes

Coupe horizontale sur mur-rideau VEC fixation latérale

Coupe verticale sur mur-rideau VEC fixation basse

Coupe horizontale sur mur-rideau VEP

Agrément Technique Européen (ATE) & Document Technique d’Application (DTA)
VEC bordé et non bordé
Agrément Technique Européen
Rapport CSTB N°06/0161 du 12/09/2011
Validité jusqu’au 12/09/2016
VEC bordé
D.T.A
Rapport CSTB N° 2/11-1479 du 22/11/2011
Annule et remplace l’Avis Technique n° 2/01-893*02 du 05/10/2009
VEC non bordé
D.T.A
Rapport CSTB N° 2/11-1478 du 22/11/2011
Annule et remplace l’Avis Technique n° 2/02-905*04 du 05/10/2009
Essais AEV & AEVM
VEC bordé
Ensemble composé : fixe + italienne sur allège
Dim. 2,80x2,45m. Vitrages : fixe 8mm, italienne 24 mm, allège panneaux 8 mm
Rapport CSTB N° 32-518 du 06/03/1992
Ensemble composé : fixe + italienne sur allège Essai perméabilité à l’air uniquement
Dim. 2,698x2,298 m
Vitrages : fixe 8mm, italienne 24 mm, allège panneaux 8 mm
Rapport CSTB N° 33-477 du 13/03/1992
VEC non bordé
Ensemble composé : fixe + italienne
Dim. 2,55x2,55 m - Vitrage 8 mm
Rapport CSTB N° CL98.066 du 30/06/1990
Châssis italienne
A*4 E*9A V*A2
Dim. 1,08x1,38 m
Vitrage 28 mm (6/16/6)
Rapport CSTB N° CL 03.001 du 10/01/2003
Châssis italienne
A3 EE VE
Dim. 0,87x1,20 m
Vitrage 20 mm
Rapport Kawneer N° 230590AA du 23/05/1998
VEP
Châssis fixe suspendu
A3 EE VE
Dim. 1,20x1,50 m
Vitrage 8 mm
Rapport Apave N° 070992AA du 07/09/1992
VEC non bordé et VEP
Façade type grille composée : 2 type VEP et 1 type VEC
A4–R7–I5/E5
Dim. 4.41x4.31 m
Vitrages : 28 mm (4/18/6), (44.2/10/44.2), panneau 29 mm
Rapport CSTB N° CLC07-26008798 du 15/10/2007
Essais acoustiques
Façades vitrées VEP et VEC
Dim. 2.74x2.97 m
Rapport CSTB N° AC09-26019854/2 du 14/12/2009 (6 tests)
Façade VEP
Test n° 01 : RwCtr 38dB
Vitrage 31 mm (44.2 silence/12/10)
Test n° 02 : RwCtr 34dB
Vitrage 31 mm (44.2 protect/16/6)
Test n° 03 : RwCtr 32dB
Vitrage 29 mm (44.2 protect/16/4)
Test n° 04 : RwCtr 30dB
Vitrage 24 mm (4/16/4)
Façade VEC non bordé
Test n° 05 : RwCtr 39dB
Vitrage 40 mm (44.2 silence/20/64.2 silence)
Test n° 06 : RwCtr 38dB
Vitrage 31 mm (44.2 silence/12/10)
Essais mécaniques
Essais de chocs
VEC non bordé & VEP, façade grille composée : 2 type VEP et 1 type VEC
A4–R7–I5/E5
Dim. 4.41x4.31 m
Vitrages : 28 mm (4/18/6), (44.2/10/44.2), panneau 29 mm
Rapport CSTB N° CLC07-26008798 du 15/10/2007
VEC bordé : rapport sur effet d’un choc de sécurité M50 intérieur
Elément de remplissage VECOSTA, accrochage type suspendu
Dim. EDR 1,98x0,98 m
Rapport Apave N° 911007A du 07/10/1991
VEC bordé : rapport sur effet d’un choc de sécurité M50 intérieur
Elément de remplissage VECOSTA, accrochage type vissé
Dim. EDR 1,98x0,98 m
Rapport Apave N° 911007B du 07/10/1991
VEP : résistance aux chocs intérieurs de sécurité M50
Dim. 2,50x0,60 m
Rapport Véritas du 06/01/1993
Essais de résistance et d’endurance (7000 cycles)
VEC bordé : essai de résistance voilement, sécurité des arrêts d’ouverture et d’endurance sur ouvrant italienne
(compas 130269)
Dim. 1,50x1,50 m
Rapport CSTB N° CL32-517 du 04/02/1993
VEC non bordé : essai d’endurance sur ouvrant italienne
(compas 121053)
Dim. 1,55x1,55 m
Rapport CSTB N° CL01-116 du 07/12/2001
VEC : essai d’endurance sur porte-fenêtre 1V ouvrant extérieur
Rapport Bezault du 06/11/2002
Essais thermiques
Validation de calculs thermiques
Façade VEC bordé et non bordé
Rapport CSTB N°11-019 Version 1 du 10/05/2011
Façade VEC bordé et non bordé
Rapport CSTB N°02-014 version 2 du 9/09/2002
Façade VEC bordé et non bordé
Rapport CSTB N°02-024Version 2 du 10/09/2002

Finitions

KAWNEER propose aux maîtres d’œuvre et aux maîtres d’ouvrage un immense choix de finitions dans lequel chacun pourra trouver la couleur et les sensations adaptées à son projet.

Nuancier Intégral

L’ensemble des couleurs RAL.

Nuancier Anodisal

La forme et la puissance de teintes anodisées aluminium, finitions polie, satinée ou brossée.
Calcite	Gypse	Jade	Rutile	Jaspe	Aragonite	Cristal	Cosalite	Galène

Nuancier Textural

Un grainé prononcé pour capter la lumière sous toutes ses couleurs.
Bleu	Noir	Gris	Gris	Vent	Vert	Vert	Brun	Brique	Mars profond	biotite	silex	ardoise	de sable	tonic	amazone	corse	tendance

Nuancier Textural Evolution

Blanc	Blanc	Beige	Gris	Bleu	Rouge	Rouge	Vert	Vert	Vert cestrum	bilimbi	sinensis	pitaya	ternata	bihai	alba	altilis	astilia	aloé

Nuancier Arboral

Les finitions qui émulent les différentes essences du bois.
Cérusé	Cérusé	Bleu	Chêne	Chêne	Chêne	Merisier	Sapin	Sapelli lisse blanc	vert	Breton	doré	foncé	moyen			texturé N56	N54	N59	N60	N50	N51	N55	N53	N09I
Chêne	Chêne	Chêne	Chêne	Noyer	Noyer	Pin	Pin	Sapelli lisse	clair	doré	clair doré	texturé	lisse	lisse	texturé	texturé texturé	texturé	texturé	texturé		texturé	texturé N08I	N02I	N01I	N10I	N04I	N05I	N06I	N07I	N03I

Nuancier Sublimal

Des effets subtils qui donnent de la matière à la couleur.
Clair	Ocre	Rouge de	Terre	Gris	Terre	Tadelakt	Gris	Bronze	Gris de obscur	Sauvage	Mongolie	d’ombre	étain	de Lune		chiné	antique	l’instant SU101	SU106	SU140	SU073	SU113	SU111	SU155	SU183	SU110	SU107

Nuancier Pictural

Une sensation sablée alliée à une élégante palette de couleurs.
Blanc	Gris	Gris	Gris	Noir	Aluminium	Aluminium	Ivoire	Gris	Brun trafic	lumière	basalte	anthracite	profond	blanc	gris	clair	beige	noyer 9016P	7035P	7012P	7016P	9005P	9006P	9007P	1015P	1019P	8011P
Rouge	Rouge	Gris	Brun	Vert	Vert	Vert	Bleu	Bleu	Bleu pourpre	vin	jaunâtre	sépia	pâle	de mai	mousse	pastel	saphir	signalisation 3004P	3005P	7034P	8014P	6021P	6017P	6005P	5024P	5003P	5005P

Teintes exclusives KAWNEER

KAWNEER vous propose aussi une offre bicoloration illimitée.

Rouille Natif®	Zinc Natif®	Oxyde Natif®
Médaille de Bronze au Trophée du Design Batimat 2009

La qualité KAWNEER

Pour les finitions thermolaquées  (épaisseur 60 microns)

En standard sur toutes les finitions thermolaquées

Pour les finitions anodisées (Classe 20)

Services

KAWNEER met à votre disposition, tout un monde de services, de solutions, d’outils d’aide à la décision pour vous accompagner dans tous vos projets architecturaux :

Études de faisabilité technique

Réalisées par les ingénieurs du Service Technique pour l’Architecture compte-tenu des règles professionnelles. Chaque étude de faisabilité est réalisée à l’aide d’outils informatiques spécifiques KAWNEER :

• Kalinertie	calcul de résistance des matériaux
• Kalutherm	calcul de performances thermiques des systèmes utilisés
• Kaluperm	calcul de l’indice du seuil de perméabilité des menuiseries KAWNEER
compte tenu d’une typologie de bâtiment (BBC)

Mise à disposition de la base technique en ligne

Disponible 24h/24,
www.kawneer-online.com :
• Catalogues techniques
• Essais et performances des systèmes KAWNEER
• Descriptifs techniques des systèmes standards
• Informations liées aux réglementations en vigueur : - DTU - Règles professionnelles - Notes de calculs inertie et thermique
• Documentation technico-commerciale

Site internet

www.kawneer-france.com
regroupe la totalité de l’offre produits et ses détails techniques