KOZY.  02/2018 - © X Boymond - Photo de couverture : Mediathèque de Douarnenez, Architecte : CRAS Architecture, M. Iermine - Documentation non contractuelle - Réf 1802 103

www.kawneer-france.com

Service technique pour l’architecte : projet@kawneer.com

Kawneer France S.A.S.     Z.I. - Rue de la Garenne - 34748 Vendargues cedex     Tél : 04 67 87 77 77     Fax : 04 67 87 77 00

GUIDE DE PRESCRIPTION FAÇADES, MURS-RIDEAUX & VERRIÈRES

GUIDE DE PRESCRIPTION

Façades,

murs-rideaux

& verrières

Façades, fenêtres, portes, vérandas… en aluminium

Nouvel hôpital civil de Strasbourg
Vasconi Associés Architectes
M. Lamblin

Vous accompagner au quotidien sur tous vos projets

• Chargés d’affaires en contact permanent avec les architectes et les entreprises pour le suivi de la fabrication et de la mise en œuvre des solutions techniques sur le chantier
• Responsables régionaux pour étudier avec vous et vos collaborateurs, au quotidien et dans votre agence, vos projets architecturaux les plus audacieux
• Réseau national d’entreprises partenaires spécialistes de la fabrication et de la mise en œuvre des systèmes architecturaux en aluminium KAWNEER

Service Information Projets

projet@kawneer.com
permet d’échanger et d’obtenir sous 72h les réponses à tous vos besoins spécifiques de façades
et de menuiseries KAWNEER

123